-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Хост: 127.0.0.1:3306
-- Время создания: Июл 01 2023 г., 14:29
-- Версия сервера: 10.5.11-MariaDB
-- Версия PHP: 7.3.29

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- База данных: `site`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Структура таблицы `tables`
--

CREATE TABLE `tables` (
  `id_tables` int(11) NOT NULL,
  `id_name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Дамп данных таблицы `tables`
--

INSERT INTO `tables` (`id_tables`, `id_name`) VALUES
(1, 'Всё ок');

--
-- Индексы сохранённых таблиц
--

--
-- Индексы таблицы `tables`
--
ALTER TABLE `tables`
  ADD PRIMARY KEY (`id_tables`);

--
-- AUTO_INCREMENT для сохранённых таблиц
--

--
-- AUTO_INCREMENT для таблицы `tables`
--
ALTER TABLE `tables`
  MODIFY `id_tables` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
